X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/659f4d7615abfb6ee35e73d1d4f765a5ee39fad3..19cf1ef3a7077dd99a90f141847b8a9b67b318c9:/docs/latex/wx/vscrolledwindow.tex

diff --git a/docs/latex/wx/vscrolledwindow.tex b/docs/latex/wx/vscrolledwindow.tex
index f3ce165ad3..e571ab1131 100644
--- a/docs/latex/wx/vscrolledwindow.tex
+++ b/docs/latex/wx/vscrolledwindow.tex
@@ -49,6 +49,10 @@ well as logical coordinates.
 
 <wx/vscroll.h>
 
+\wxheading{Library}
+
+\helpref{wxCore}{librarieslist}
+
 \wxheading{See also}
 
 \helpref{wxHScrolledWindow}{wxhscrolledwindow},
@@ -127,8 +131,6 @@ Deprecated for \helpref{ScrollRowPages()}{wxvarvscrollhelperscrollrowpages}.
 
 Deprecated for \helpref{ScrollToRow()}{wxvarvscrollhelperscrolltorow}.
 
-\membersection{wxVScrolledWindow::SetLineCount}\label{wxvscrolledwindowsetlinecount}
-
 \func{void}{SetLineCount}{\param{size\_t }{count}}
 
 Deprecated for \helpref{SetRowCount()}{wxvarvscrollhelpersetrowcount}.
