<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/5de76427c87d8289f5c343cef16e9375056fc49f..e9c0df38e7bdf9dcc527833c6ed7ae30155c24cc:/docs/latex/wx/gauge.tex

diff --git a/docs/latex/wx/gauge.tex b/docs/latex/wx/gauge.tex
index 6e9d9f61c5..b3c01d4745 100644
--- a/docs/latex/wx/gauge.tex
+++ b/docs/latex/wx/gauge.tex
@@ -7,9 +7,13 @@ There are no user commands for the gauge.
 
 \helpref{wxControl}{wxcontrol}\\
 \helpref{wxWindow}{wxwindow}\\
-\helpref{wxEvtHandler}{wxEvtHandler}\\
+\helpref{wxEvtHandler}{wxevthandler}\\
 \helpref{wxObject}{wxobject}
 
+\wxheading{Include files}
+
+&lt;wx/gauge.h&gt;
+
 \wxheading{Window styles}
 
 \twocolwidtha{5cm}
@@ -17,6 +21,7 @@ There are no user commands for the gauge.
 \twocolitem{\windowstyle{wxGA\_HORIZONTAL}}{Creates a horizontal gauge.}
 \twocolitem{\windowstyle{wxGA\_VERTICAL}}{Creates a vertical gauge.}
 \twocolitem{\windowstyle{wxGA\_PROGRESSBAR}}{Under Windows 95, creates a horizontal progress bar.}
+\twocolitem{\windowstyle{wxGA\_SMOOTH}}{Under Windows 95, creates smooth progress bar with one pixel wide update step.}
 \end{twocollist}
 
 See also \helpref{window styles overview}{windowstyles}.
</pre></body></html>