X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/5de76427c87d8289f5c343cef16e9375056fc49f..3135da71346f065c511707773a6630592b92ba25:/docs/latex/wx/gauge.tex

diff --git a/docs/latex/wx/gauge.tex b/docs/latex/wx/gauge.tex
index 6e9d9f61c5..a6b2336e9f 100644
--- a/docs/latex/wx/gauge.tex
+++ b/docs/latex/wx/gauge.tex
@@ -10,6 +10,10 @@ There are no user commands for the gauge.
 \helpref{wxEvtHandler}{wxEvtHandler}\\
 \helpref{wxObject}{wxobject}
 
+\wxheading{Include files}
+
+<wx/gauge.h>
+
 \wxheading{Window styles}
 
 \twocolwidtha{5cm}
