X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/5a96d2f45fec76a2d0da1c0c7672b62c19280f43..96db102a93ed103a1c757c4445dd71789c2d0054:/docs/latex/wx/url.tex

diff --git a/docs/latex/wx/url.tex b/docs/latex/wx/url.tex
index 4f845db4be..664c004f99 100644
--- a/docs/latex/wx/url.tex
+++ b/docs/latex/wx/url.tex
@@ -152,3 +152,4 @@ Sets the proxy to use for this URL.
 
 It converts a non-standardized URI to a valid network URI. It encodes non
 standard characters.
+
