X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/58dee2114566dfe586ecbc8d746856c3cb364cf6..4116fac052b9b6f7963b4acf2721a24075692454:/docs/latex/wx/mouseevt.tex

diff --git a/docs/latex/wx/mouseevt.tex b/docs/latex/wx/mouseevt.tex
index 757207ce3e..9b32a12a84 100644
--- a/docs/latex/wx/mouseevt.tex
+++ b/docs/latex/wx/mouseevt.tex
@@ -192,8 +192,8 @@ values of {\it button} are:
 
 \begin{twocollist}\itemsep=0pt
 \twocolitem{{\tt wxMOUSE\_BTN\_LEFT}}{check if left button was pressed}
-\twocolitem{{\tt wxMOUSE\_BTN\_MIDDLE}}{check if left button was pressed}
-\twocolitem{{\tt wxMOUSE\_BTN\_RIGHT}}{check if left button was pressed}
+\twocolitem{{\tt wxMOUSE\_BTN\_MIDDLE}}{check if middle button was pressed}
+\twocolitem{{\tt wxMOUSE\_BTN\_RIGHT}}{check if right button was pressed}
 \twocolitem{{\tt wxMOUSE\_BTN\_ANY}}{check if any button was pressed}
 \end{twocollist}
 
@@ -230,7 +230,7 @@ values).
 
 
 
-\membersection{wxKeyEvent::CmdDown}\label{wxmouseeventcmddown}
+\membersection{wxMouseEvent::CmdDown}\label{wxmouseeventcmddown}
 
 \constfunc{bool}{CmdDown}{\void}
 
