X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/57d7f9888e18d350fb023fdccd39e0ab7a3bb8dd..038c03337f139d64f99d3334edfd1aa08354d9f0:/docs/latex/wx/stdbtnsz.tex?ds=sidebyside

diff --git a/docs/latex/wx/stdbtnsz.tex b/docs/latex/wx/stdbtnsz.tex
index be6fcd54e8..f663a0594d 100644
--- a/docs/latex/wx/stdbtnsz.tex
+++ b/docs/latex/wx/stdbtnsz.tex
@@ -25,10 +25,17 @@ the wxID\_NO button will be renamed to "Don't Save" in accordance with the Mac O
 
 <wx/sizer.h>
 
+\wxheading{Library}
+
+\helpref{wxCore}{librarieslist}
+
 \wxheading{See also}
 
 \helpref{wxSizer}{wxsizer}, \helpref{Sizer overview}{sizeroverview}, \helpref{wxDialog::CreateButtonSizer}{wxdialogcreatebuttonsizer}
 
+
+\latexignore{\rtfignore{\wxheading{Members}}}
+
 \membersection{wxStdDialogButtonSizer::wxStdDialogButtonSizer}\label{wxstddialogbuttonsizerctor}
 
 \func{}{wxStdDialogButtonSizer}{\void}
