X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/5656c6ef369f69d25e201cdfee727d2a8c2721b5..cd9da200285e3c625be91768c9ca61dc218c94d0:/docs/latex/wx/htwindow.tex?ds=sidebyside

diff --git a/docs/latex/wx/htwindow.tex b/docs/latex/wx/htwindow.tex
index 2093c7c37b..d4bc2e29e8 100644
--- a/docs/latex/wx/htwindow.tex
+++ b/docs/latex/wx/htwindow.tex
@@ -131,7 +131,7 @@ FALSE if an error occured, TRUE otherwise
 
 \membersection{wxHtmlWindow::OnLinkClicked}\label{wxhtmlwindowonlinkclicked}
 
-\func{virtual void}{OnLinkClicked}{\param{const wxHtmlLinkInfo& }{link}}
+\func{virtual void}{OnLinkClicked}{\param{const wxHtmlLinkInfo\& }{link}}
 
 Called when user clicks on hypertext link. Default behaviour is to call 
 \helpref{LoadPage}{wxhtmlwindowloadpage} and do nothing else.
