X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/55f9f0cbc8dcf45f8d484b2f931c5c254d4404d1..d6c6a32321219a3a2961e7f1ee1a8d2d54dc5cdf:/docs/latex/wx/sizer.tex?ds=sidebyside

diff --git a/docs/latex/wx/sizer.tex b/docs/latex/wx/sizer.tex
index 6f0a7bc7e1..74951d8f52 100644
--- a/docs/latex/wx/sizer.tex
+++ b/docs/latex/wx/sizer.tex
@@ -311,3 +311,4 @@ To make a sizer item disappear or reappear, use Show() followed by Layout().
 
 Note that this only works with wxBoxSizer and wxFlexGridSizer, since they
 are the only two sizer classes that can size rows/columns independently.
+
