X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/55ccdb93e4ae4b606a4068cb37492c1ec3ed77a6..380740af5dd112601916704a6d78d1112ebb31b5:/docs/latex/wx/metafile.tex

diff --git a/docs/latex/wx/metafile.tex b/docs/latex/wx/metafile.tex
index 26c0c47202..90d9181fe7 100644
--- a/docs/latex/wx/metafile.tex
+++ b/docs/latex/wx/metafile.tex
@@ -14,6 +14,10 @@ is to use a wxMetafileDC.
 
 <wx/metafile.h>
 
+\wxheading{Library}
+
+\helpref{wxCore}{librarieslist}
+
 \wxheading{See also}
 
 \helpref{wxMetafileDC}{wxmetafiledc}
@@ -103,6 +107,10 @@ closing your disk-based metafile device context.
 
 <wx/metafile.h>
 
+\wxheading{Library}
+
+\helpref{wxCore}{librarieslist}
+
 \wxheading{See also}
 
 \helpref{wxMetafile}{wxmetafile}, \helpref{wxDC}{wxdc}
