X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/50567b69d60faa5a3575a077bb4f98530813c80d..94e2ed3b8db0220160c0b939782cd46914ec073a:/docs/latex/wx/process.tex

diff --git a/docs/latex/wx/process.tex b/docs/latex/wx/process.tex
index 4f7777e6eb..2994063100 100644
--- a/docs/latex/wx/process.tex
+++ b/docs/latex/wx/process.tex
@@ -157,7 +157,7 @@ enum wxKillError
 
 \helpref{wxProcess::Exists}{wxprocessexists},\rtfsp
 \helpref{wxKill}{wxkill},\rtfsp
-\helpref{Exec sample}{sampleexex}
+\helpref{Exec sample}{sampleexec}
 
 \membersection{wxProcess::Kill}\label{wxprocessexists}
 
@@ -168,7 +168,7 @@ Returns {\tt TRUE} if the given process exists in the system.
 \wxheading{See also}
 
 \helpref{wxProcess::Kill}{wxprocesskill},\rtfsp
-\helpref{Exec sample}{sampleexex}
+\helpref{Exec sample}{sampleexec}
 
 \membersection{wxProcess::OnTerminate}\label{wxprocessonterminate}
 
