X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/4d1f281b6df51eb8610688e68439c489b878deca..dfad0599246651d4994e348d868a3e65613c7379:/docs/latex/wx/datstrm.tex

diff --git a/docs/latex/wx/datstrm.tex b/docs/latex/wx/datstrm.tex
index 6954199eff..637ee3ae0b 100644
--- a/docs/latex/wx/datstrm.tex
+++ b/docs/latex/wx/datstrm.tex
@@ -6,7 +6,7 @@ Sparc or anything else.
 
 \latexignore{\rtfignore{\wxheading{Members}}}
 
-\membersection{wxDataStream::wxDataStream}\label{wxwaveconstr}
+\membersection{wxDataStream::wxDataStream}\label{wxdatastreamconstr}
 
 \func{}{wxDataStream}{\param{istream\&}{ stream}}
 
@@ -96,14 +96,19 @@ Writes the double {\it f} to the stream using the IEEE format.
 
 \membersection{wxDataStream::WriteString}
 
-\func{void}{wxDataStream::WriteString}{{\param const wxString& }{string}}
+\func{void}{wxDataStream::WriteString}{{\param const wxString\& }{string}}
 
 Writes {\it string} to the stream. Actually, this method writes the size of
 the string before writing {\it string} itself.
 
 \membersection{wxDataStream::WriteLine}
 
-\func{void}{wxDataStream::WriteLine}{{\param const wxString& }{string}}
+\func{void}{wxDataStream::WriteLine}{{\param const wxString\& }{string}}
 
 Writes {\it string} as a line. Depending on the operating system, it adds
 \\n or \\r\\n.
+
+%%% Local Variables: 
+%%% mode: latex
+%%% TeX-master: "referenc"
+%%% End: 
