X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/4cbc57f086cee690f397ac5622d3f1d7153b300e..a6c129111b38341eb561b110fd1566b260740675:/contrib/docs/latex/fl/cbcollapsebox.tex?ds=sidebyside

diff --git a/contrib/docs/latex/fl/cbcollapsebox.tex b/contrib/docs/latex/fl/cbcollapsebox.tex
index 99b9e98ed9..b1f75db4fd 100644
--- a/contrib/docs/latex/fl/cbcollapsebox.tex
+++ b/contrib/docs/latex/fl/cbcollapsebox.tex
@@ -15,7 +15,7 @@ cbCollapseBox is a window collapse button, used in a wxToolWindow titlebar.
 
 \wxheading{Include files}
 
-<toolwnd.h>
+<wx/fl/toolwnd.h>
 
 \wxheading{Data structures}
 
