X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/4cbc57f086cee690f397ac5622d3f1d7153b300e..7fb357a795b41c4c7fd5bcbfcac2a1faffb4f19c:/contrib/docs/latex/fl/cbclosebox.tex?ds=inline

diff --git a/contrib/docs/latex/fl/cbclosebox.tex b/contrib/docs/latex/fl/cbclosebox.tex
index d0fdef5775..e3210833e9 100644
--- a/contrib/docs/latex/fl/cbclosebox.tex
+++ b/contrib/docs/latex/fl/cbclosebox.tex
@@ -15,7 +15,7 @@ cbCloseBox is a window close button, used in a wxToolWindow titlebar.
 
 \wxheading{Include files}
 
-<toolwnd.h>
+<wx/fl/toolwnd.h>
 
 \wxheading{Data structures}
 
