X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/499b2ed82caa62ec19b400c31aa26be33b1c02d4..a6c129111b38341eb561b110fd1566b260740675:/contrib/docs/latex/fl/cbupdatemgrdata.tex

diff --git a/contrib/docs/latex/fl/cbupdatemgrdata.tex b/contrib/docs/latex/fl/cbupdatemgrdata.tex
index 049d5b84cd..9bd50f144a 100644
--- a/contrib/docs/latex/fl/cbupdatemgrdata.tex
+++ b/contrib/docs/latex/fl/cbupdatemgrdata.tex
@@ -1,21 +1,24 @@
 %
 % automatically generated by HelpGen $Revision$ from
-% controlbar.h at 05/Jan/02 22:50:58
+% controlbar.h at 21/Jan/02 21:14:13
 %
 
 
 \section{\class{cbUpdateMgrData}}\label{cbupdatemgrdata}
 
 
-structure, which is present in each item of layout,
-   it used by any specific updates-manager to store
-   auxilary information to be used by it's specific
-   updating algorithm
- 
+A structure that is present in each item of layout,
+used by any particular updates-manager to store
+auxiliary information to be used by its updating algorithm.
+
 \wxheading{Derived from}
 
 \helpref{wxObject}{wxobject}
 
+\wxheading{Include files}
+
+<wx/fl/controlbar.h>
+
 \wxheading{Data structures}
 
 \latexignore{\rtfignore{\wxheading{Members}}}
@@ -25,25 +28,33 @@ structure, which is present in each item of layout,
 
 \func{}{cbUpdateMgrData}{\void}
 
-is-dirty flag is set TRUE initially
+Default constructor. Is-dirty flag is set TRUE initially.
 
 
 \membersection{cbUpdateMgrData::IsDirty}\label{cbupdatemgrdataisdirty}
 
 \func{bool}{IsDirty}{\void}
 
+Returns the is-dirty flag.
+
 
 \membersection{cbUpdateMgrData::SetCustomData}\label{cbupdatemgrdatasetcustomdata}
 
 \func{void}{SetCustomData}{\param{wxObject* }{pCustomData}}
 
+Set custom data.
+
 
 \membersection{cbUpdateMgrData::SetDirty}\label{cbupdatemgrdatasetdirty}
 
 \func{void}{SetDirty}{\param{bool }{isDirty = TRUE}}
 
+Set the dirty flag.
+
 
 \membersection{cbUpdateMgrData::StoreItemState}\label{cbupdatemgrdatastoreitemstate}
 
 \func{void}{StoreItemState}{\param{const wxRect\& }{boundsInParent}}
 
+Store the item state.
+
