X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/499b2ed82caa62ec19b400c31aa26be33b1c02d4..90c108964caba82a62602c7eef1268d4bb6e4841:/contrib/docs/latex/fl/cbclosebox.tex?ds=sidebyside

diff --git a/contrib/docs/latex/fl/cbclosebox.tex b/contrib/docs/latex/fl/cbclosebox.tex
index bc36103aa0..e3210833e9 100644
--- a/contrib/docs/latex/fl/cbclosebox.tex
+++ b/contrib/docs/latex/fl/cbclosebox.tex
@@ -1,18 +1,22 @@
 %
 % automatically generated by HelpGen $Revision$ from
-% toolwnd.h at 05/Jan/02 22:50:58
+% toolwnd.h at 21/Jan/02 21:14:17
 %
 
 
 \section{\class{cbCloseBox}}\label{cbclosebox}
 
 
-classes specific to wxFrameLayout engine (FOR NOW in here...)
+cbCloseBox is a window close button, used in a wxToolWindow titlebar.
 
 \wxheading{Derived from}
 
 \helpref{cbMiniButton}{cbminibutton}
 
+\wxheading{Include files}
+
+<wx/fl/toolwnd.h>
+
 \wxheading{Data structures}
 
 \latexignore{\rtfignore{\wxheading{Members}}}
@@ -22,3 +26,5 @@ classes specific to wxFrameLayout engine (FOR NOW in here...)
 
 \func{void}{Draw}{\param{wxDC\& }{dc}}
 
+Draws the close button appearance.
+
