X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/459d4207931244c83ae56e26583fcaab88d74ec1..272c44532a84a9a233a08c0c7707804921652072:/docs/latex/wx/htcell.tex

diff --git a/docs/latex/wx/htcell.tex b/docs/latex/wx/htcell.tex
index 0922d7cba8..e585ffa682 100644
--- a/docs/latex/wx/htcell.tex
+++ b/docs/latex/wx/htcell.tex
@@ -197,7 +197,7 @@ before calling Layout.
 
 \membersection{wxHtmlCell::OnMouseClick}\label{wxhtmlcellonmouseclick}
 
-\func{virtual void}{OnMouseClick}{\param{wxWindow* }{parent}, \param{int }{x}, \param{int }{y}, \param{const wxMouseEvent& }{event}}
+\func{virtual void}{OnMouseClick}{\param{wxWindow* }{parent}, \param{int}{x}, \param{int }{y}, \param{const wxMouseEvent\& }{event}}
 
 This function is simple event handler. Each time user clicks mouse button over a cell
 within \helpref{wxHtmlWindow}{wxhtmlwindow} this method of that cell is called. Default behavior is
