X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/457814b5aa2ee5c83abc65a6aee2a3ebcb1af34f..30827629fa11f6365f69bd2917e1a35d22c35363:/samples/validate/validate.def

diff --git a/samples/validate/validate.def b/samples/validate/validate.def
index f49fa9473e..e4d87cc7df 100644
--- a/samples/validate/validate.def
+++ b/samples/validate/validate.def
@@ -1,4 +1,3 @@
-      *   Last change:  JS   13 Mar 97    5:02 pm
 NAME         Events
 DESCRIPTION  'Event tester'
 EXETYPE      WINDOWS
