X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/41bf0eb335ef9941b0aa87f8d5d040cd86620755..d45d30c8682f858321600e2958167d7ef54ebeb5:/docs/latex/wx/strmbase.tex?ds=inline

diff --git a/docs/latex/wx/strmbase.tex b/docs/latex/wx/strmbase.tex
index ff108b3b93..5cc9320525 100644
--- a/docs/latex/wx/strmbase.tex
+++ b/docs/latex/wx/strmbase.tex
@@ -76,7 +76,7 @@ real position in the stream.
 
 See \helpref{OnSysRead}{wxstreambaseonsysread}.
 
-\membersection{wxStreamBase::GetSize}
+\membersection{wxStreamBase::GetSize}\label{wxstreambasegetsize}
 
 \constfunc{size\_t}{GetSize}{\void}
 
