X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/3e0f92284851c485e635ec19f66dfa50717db872..2361ce822f82cd4964066319b2253562bf4de84b:/samples/dynamic/dynamic.def

diff --git a/samples/dynamic/dynamic.def b/samples/dynamic/dynamic.def
index 6d63d054d5..c45d4bd662 100644
--- a/samples/dynamic/dynamic.def
+++ b/samples/dynamic/dynamic.def
@@ -1,4 +1,4 @@
-NAME         Dynamic
+NAME         Dynamik
 DESCRIPTION  'Dynamic event handler test'
 EXETYPE      WINDOWS
 STUB         'WINSTUB.EXE'
@@ -6,3 +6,4 @@ CODE         PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
 DATA         PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE
 HEAPSIZE     4048
 STACKSIZE    16000
+
