X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/3c70014d966bbfa08d201ca24c825f2d88cc3975..a44fb285c5ba855d135090567eaa671df4462637:/docs/latex/wx/strmbase.tex?ds=sidebyside

diff --git a/docs/latex/wx/strmbase.tex b/docs/latex/wx/strmbase.tex
index 70ba8506d7..dc7a184b51 100644
--- a/docs/latex/wx/strmbase.tex
+++ b/docs/latex/wx/strmbase.tex
@@ -47,7 +47,7 @@ Destructor.
 \constfunc{wxFileOffset}{GetLength}{\void}
 
 Returns the length of the stream in bytes. If the length cannot be determined
-(this is always the case for socket streams for example), returns
+(this is always the case for socket streams for example), returns 
 \texttt{wxInvalidOffset}.
 
 \newsince{2.5.4}
@@ -94,7 +94,7 @@ Returns true if no error occurred on the stream.
 \helpref{GetLastError}{wxstreambasegetlasterror}
 
 
-\membersection{wxStreamBase::IsSeekable}\label{wxstreambaseisok}
+\membersection{wxStreamBase::IsSeekable}\label{wxstreambaseisseekable}
 
 \constfunc{bool}{IsSeekable}{\void}
 
@@ -127,8 +127,7 @@ real position.
 
 \membersection{wxStreamBase::OnSysWrite}\label{wxstreambaseonsyswrite}
 
-\func{size\_t}{OnSysWrite}{\param{void *}{buffer}, \param{size\_t}{ bufsize}}
+\func{size\_t}{OnSysWrite}{\param{const void *}{buffer}, \param{size\_t}{ bufsize}}
 
 See \helpref{OnSysRead}{wxstreambaseonsysread}.
 
-
