X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/3b1e466ce90add92087215ac0f96ca2db13d7ef3..decb3a6a16ea5acf1dfcdb1b70cb6edaa09840c0:/samples/sashtest/sashtest.def

diff --git a/samples/sashtest/sashtest.def b/samples/sashtest/sashtest.def
index f323e40e57..021e6bc7bb 100644
--- a/samples/sashtest/sashtest.def
+++ b/samples/sashtest/sashtest.def
@@ -1,4 +1,3 @@
-      *   Last change:  JS    8 Sep 98    9:19 pm
 NAME         SashTest
 DESCRIPTION  'wxSashWindow Demo'
 EXETYPE      WINDOWS
