X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/38fc80aef7954a18c0b91e38fedd32324a9e0c39..4116fac052b9b6f7963b4acf2721a24075692454:/docs/latex/wx/glcanvas.tex

diff --git a/docs/latex/wx/glcanvas.tex b/docs/latex/wx/glcanvas.tex
index 1476dffe34..8c5b4d66e1 100644
--- a/docs/latex/wx/glcanvas.tex
+++ b/docs/latex/wx/glcanvas.tex
@@ -57,7 +57,7 @@ alpha channel, and accum buffer. Other implementations may support them.
 \twocolitem{\windowstyle{WX\_GL\_MIN\_ACCUM\_ALPHA}}{Use blue buffer with most bits (> MIN\_ACCUM\_ALPHA bits)}
 \end{twocollist}
 
-\wxheading{See Also}
+\wxheading{See also}
 
 \helpref{wxGLContext}{wxglcontext}
 
