X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/376ef4a1f497822dd6e0de572e2d59ea192a7380..fd7b70bd79e06158cf8a10cdbeef77ad6d57c37b:/src/os2/os2png.def?ds=sidebyside

diff --git a/src/os2/os2png.def b/src/os2/os2png.def
index 396c76832b..fee334e465 100644
--- a/src/os2/os2png.def
+++ b/src/os2/os2png.def
@@ -4,7 +4,7 @@ DATA MULTIPLE NONSHARED READWRITE LOADONCALL
 CODE LOADONCALL
 
 EXPORTS
-;From library:  H:\DEV\WX24\WXWINDOWS\LIB\os2png.lib
+;From library:  H:\Dev\wx24\WxWindows\lib\os2png.lib
   ;From object file:  ..\png\png.c
     ;PUBDEFs (Symbols available from object file):
       png_free_data
@@ -20,7 +20,6 @@ EXPORTS
       png_info_init
       png_destroy_info_struct
       png_get_io_ptr
-      png_libpng_ver
       png_get_libpng_ver
       png_set_sig_bytes
       png_check_sig
