X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/376ef4a1f497822dd6e0de572e2d59ea192a7380..1b6f93fcfe211e81c77d7485c4c3786a846c84df:/src/os2/os2jpeg.def

diff --git a/src/os2/os2jpeg.def b/src/os2/os2jpeg.def
index e8a935a8ad..6a6f7aa7cc 100644
--- a/src/os2/os2jpeg.def
+++ b/src/os2/os2jpeg.def
@@ -4,7 +4,7 @@ DATA MULTIPLE NONSHARED READWRITE LOADONCALL
 CODE LOADONCALL
 
 EXPORTS
-;From library:  H:\DEV\WX24\WXWINDOWS\LIB\os2jpeg.lib
+;From library:  H:\Dev\wx24\WxWindows\lib\os2jpeg.lib
   ;From object file:  ..\jpeg\jcomapi.c
     ;PUBDEFs (Symbols available from object file):
       jpeg_destroy
