X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/375abe3dac3d7816738ccd1ab495d9a0441550d4..fe482327a58c0b477cbe83111b17ad493e2a7eca:/docs/latex/wx/url.tex

diff --git a/docs/latex/wx/url.tex b/docs/latex/wx/url.tex
index fd05953aad..664c004f99 100644
--- a/docs/latex/wx/url.tex
+++ b/docs/latex/wx/url.tex
@@ -143,3 +143,13 @@ Sets the proxy to use for this URL.
 
 \helpref{wxURL::SetDefaultProxy}{wxurlsetdefaultproxy}
 
+%
+% SetProxy
+%
+\membersection{wxURL::ConvertToValidURI}
+
+\func{static wxString}{ConvertToValidURI}{\param{const wxString\&}{ uri}}
+
+It converts a non-standardized URI to a valid network URI. It encodes non
+standard characters.
+
