X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/36a50ffe736f77416652a39a273c422828808964..a607d8d633e055fc5cea22c0b829cd65b5c3dbfb:/docs/latex/wx/radiobox.tex

diff --git a/docs/latex/wx/radiobox.tex b/docs/latex/wx/radiobox.tex
index ddb6cad091..9472c47cf6 100644
--- a/docs/latex/wx/radiobox.tex
+++ b/docs/latex/wx/radiobox.tex
@@ -27,6 +27,10 @@ labelled buttons.
 
 <wx/radiobox.h>
 
+\wxheading{Library}
+
+\helpref{wxCore}{librarieslist}
+
 \wxheading{Window styles}
 
 \twocolwidtha{5cm}
