X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/355debca0650f70aa8ed4803b2ebc45541e03d9f..6e4ae332ac7d85be3592640ffef56a60924cc1c9:/docs/latex/wx/powerevt.tex

diff --git a/docs/latex/wx/powerevt.tex b/docs/latex/wx/powerevt.tex
index be5314fb23..6ef99944db 100644
--- a/docs/latex/wx/powerevt.tex
+++ b/docs/latex/wx/powerevt.tex
@@ -50,6 +50,10 @@ the suspension.}
 
 <wx/power.h>
 
+\wxheading{Library}
+
+\helpref{wxBase}{librarieslist}
+
 \wxheading{See also}
 
 \helpref{wxGetPowerType}{wxgetpowertype}, \helpref{wxGetBatteryState}{wxgetbatterystate}
