X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/336d8ae9a3feae7b2c3ecd8f64fe0e16984edfe7..a0c2e4a050f4f2e8d344483ba4cfaa8b08a1fe87:/docs/latex/wx/richtextattr.tex?ds=sidebyside

diff --git a/docs/latex/wx/richtextattr.tex b/docs/latex/wx/richtextattr.tex
index db6401e5e2..9bec6fcd32 100644
--- a/docs/latex/wx/richtextattr.tex
+++ b/docs/latex/wx/richtextattr.tex
@@ -20,6 +20,10 @@ No base class
 
 <wx/richtext/richtextbuffer.h>
 
+\wxheading{Library}
+
+\helpref{wxRichtext}{librarieslist}
+
 \wxheading{Constants}
 
 The following values can be passed to wxRichTextAttr::SetAlignment to determine
