X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/330d6fd06384c6a49d72696cb1da012bbb978132..a84ece11fffdde5d1bbd254ba58ac3cee79c2e77:/docs/latex/wx/strmzlib.tex?ds=sidebyside

diff --git a/docs/latex/wx/strmzlib.tex b/docs/latex/wx/strmzlib.tex
index de17f381ce..33ba7ee708 100644
--- a/docs/latex/wx/strmzlib.tex
+++ b/docs/latex/wx/strmzlib.tex
@@ -16,7 +16,7 @@ stream to get new compressed data.
 
 \wxheading{See also}
 
-\helpref{wxStreamBuffer}{wxstreamBuffer}, \helpref{wxInputStream}{wxinputstream}
+\helpref{wxInputStream}{wxinputstream}
 
 % -----------------------------------------------------------------------------
 % wxZlibOutputStream
@@ -36,5 +36,16 @@ to the "filtered" stream.
 
 \wxheading{See also}
 
-\helpref{wxStreamBuffer}{wxstreamBuffer}, \helpref{wxOutputStream}{wxoutputstream}
+\helpref{wxOutputStream}{wxoutputstream}
 
+
+\latexignore{\rtfignore{\wxheading{Members}}}
+
+\membersection{wxZlibOutputStream::wxZlibOutputStream}
+
+\func{}{wxZlibOutputStream}{\param{wxOutputStream\&}{ stream},\param{int}{ level = -1}}
+
+Creates a new write-only compressed stream. {\it level} means level of 
+compression. It is number between 0 and 9 (including these values) where
+0 means no compression and 9 best but slowest compression. -1 is default
+value (currently equivalent to 6).
