X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/32d49041eb56f67c825a36fdf7388a0845913cb6..a203f6c0995030dc59ad4c0bbd3104d67ac4ac66:/docs/latex/wx/outptstr.tex

diff --git a/docs/latex/wx/outptstr.tex b/docs/latex/wx/outptstr.tex
index b808b05054..2be79230ad 100644
--- a/docs/latex/wx/outptstr.tex
+++ b/docs/latex/wx/outptstr.tex
@@ -67,7 +67,7 @@ Changes the stream current position.
 The new stream position or wxInvalidOffset on error.
 
 
-\membersection{wxOutputStream::TellO}
+\membersection{wxOutputStream::TellO}\label{wxoutputstreamtello}
 
 \constfunc{off\_t}{TellO}{\void}
 
