X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/315ebf688c0e69bed47cd3149158198b781b5f65..27758ba7d4465a9edac4cf3f9ee0fa6c57f304f4:/src/os2/wx25.def

diff --git a/src/os2/wx25.def b/src/os2/wx25.def
index ea187e4c2a..c2615d9b06 100644
--- a/src/os2/wx25.def
+++ b/src/os2/wx25.def
@@ -14262,7 +14262,7 @@ EXPORTS
       DoMoveWindow__8wxWindowFiN31
       ;wxWindow::DoClientToScreen(int*,int*) const
       DoClientToScreen__8wxWindowCFPiT1
-      ;wxWindowBase::FindFocus()
+      ;wxWindowBase::DoFindFocus()
       FindFocus__12wxWindowBaseFv
       ;wxWindow::OS2OnDrawItem(int,void**)
       OS2OnDrawItem__8wxWindowFiPPv
