X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/2edb0bdef6238c8c246b6978bc14828b7033d931..da0766ab2ae2357cd4dc111415731ee85aa45984:/docs/latex/wx/inputstr.tex

diff --git a/docs/latex/wx/inputstr.tex b/docs/latex/wx/inputstr.tex
index 9c3d8adec6..a46d41fa39 100644
--- a/docs/latex/wx/inputstr.tex
+++ b/docs/latex/wx/inputstr.tex
@@ -40,7 +40,7 @@ Returns the first character in the input queue and removes it.
 
 \constfunc{wxInputStream}{Eof}{\void}
 
-Returns TRUE if the end of stream has been reached.
+Returns true if the end of stream has been reached.
 
 \membersection{wxInputStream::LastRead}\label{wxinputstreamlastread}
 
