X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/2edb0bdef6238c8c246b6978bc14828b7033d931..802df2b744052c0da6353e5ad4ade2f8dfcfdab8:/docs/latex/wx/critsect.tex

diff --git a/docs/latex/wx/critsect.tex b/docs/latex/wx/critsect.tex
index 2451e97d04..545954a1d8 100644
--- a/docs/latex/wx/critsect.tex
+++ b/docs/latex/wx/critsect.tex
@@ -1,6 +1,6 @@
 \section{\class{wxCriticalSection}}\label{wxcriticalsection}
 
-A critical section object is used for the same exactly purpose as 
+A critical section object is used for exactly the same purpose as 
 \helpref{mutexes}{wxmutex}. The only difference is that under Windows platform
 critical sections are only visible inside one process, while mutexes may be
 shared between processes, so using critical sections is slightly more
