X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/2edb0bdef6238c8c246b6978bc14828b7033d931..68d411dc5724b9284455a31ef8a8d6d99c18d224:/docs/latex/wx/splitevt.tex?ds=sidebyside

diff --git a/docs/latex/wx/splitevt.tex b/docs/latex/wx/splitevt.tex
index a3ba5731f0..520df0d44f 100644
--- a/docs/latex/wx/splitevt.tex
+++ b/docs/latex/wx/splitevt.tex
@@ -38,7 +38,7 @@ Processes a wxEVT\_COMMAND\_SPLITTER\_SASH\_POS\_CHANGED event.}
 \twocolitem{{\bf EVT\_SPLITTER\_UNSPLIT(id, func)}}{The splitter has been just
 unsplit. Processes a wxEVT\_COMMAND\_SPLITTER\_UNSPLIT event. This event can't
 be vetoed.}
-\twocolitem{{\bf EVT\_SPLITTER\_DOUBLECLICKED(id, func)}}{The sash was double
+\twocolitem{{\bf EVT\_SPLITTER\_DCLICK(id, func)}}{The sash was double
 clicked. The default behaviour is to unsplit the window when this happens
 (unless the minimum pane size has been set to a value greater than zero). This
 won't happen if you veto this event. Processes a
@@ -59,7 +59,7 @@ wxEVT\_COMMAND\_SPLITTER\_DOUBLECLICKED event.}
 \func{}{wxSplitterEvent}{\param{wxEventType}{ eventType = wxEVT\_NULL},
                          \param{wxSplitterWindow *}{ splitter = NULL}}
 
-Constructor. Used internally by wxWindows only.
+Constructor. Used internally by wxWidgets only.
 
 
 \membersection{wxSplitterEvent::GetSashPosition}\label{wxsplittereventgetsashposition}
