X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/2edb0bdef6238c8c246b6978bc14828b7033d931..245b9db51823e59bd61f0d7c0c69b419495cf0b7:/docs/latex/wx/crtslock.tex?ds=sidebyside

diff --git a/docs/latex/wx/crtslock.tex b/docs/latex/wx/crtslock.tex
index 1bfa41ea9e..2bdc6a33dc 100644
--- a/docs/latex/wx/crtslock.tex
+++ b/docs/latex/wx/crtslock.tex
@@ -41,6 +41,10 @@ None.
 
 <wx/thread.h>
 
+\wxheading{Library}
+
+\helpref{wxBase}{librarieslist}
+
 \wxheading{See also}
 
 \helpref{wxCriticalSection}{wxcriticalsection}, 
