X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/2edb0bdef6238c8c246b6978bc14828b7033d931..2209baaee3a8578450e204593b79ed155f340f68:/docs/latex/wx/fltinstr.tex

diff --git a/docs/latex/wx/fltinstr.tex b/docs/latex/wx/fltinstr.tex
index a24c6c6a51..0be10d46da 100644
--- a/docs/latex/wx/fltinstr.tex
+++ b/docs/latex/wx/fltinstr.tex
@@ -26,7 +26,7 @@ differs and it is documented below.
 % -----------
 % ctor & dtor
 % -----------
-\membersection{wxFilterInputStream::wxFilterInputStream}
+\membersection{wxFilterInputStream::wxFilterInputStream}\label{wxfilterinputstreamctor}
 
 \func{}{wxFilterInputStream}{\param{wxInputStream\&}{ stream}}
 
