X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/2edb0bdef6238c8c246b6978bc14828b7033d931..183749989294d21f38f03dabfdb15f42225eceac:/docs/latex/wx/memorydc.tex?ds=sidebyside

diff --git a/docs/latex/wx/memorydc.tex b/docs/latex/wx/memorydc.tex
index a94e74c77b..0f4f2854c6 100644
--- a/docs/latex/wx/memorydc.tex
+++ b/docs/latex/wx/memorydc.tex
@@ -39,7 +39,7 @@ can be reselected into another memory DC.
 
 \latexignore{\rtfignore{\wxheading{Members}}}
 
-\membersection{wxMemoryDC::wxMemoryDC}
+\membersection{wxMemoryDC::wxMemoryDC}\label{wxmemorydcctor}
 
 \func{}{wxMemoryDC}{\void}
 
@@ -49,7 +49,7 @@ Use the {\it Ok} member to test whether the constructor was successful
 in creating a usable device context. Don't forget to select a bitmap
 into the DC before drawing on it.
 
-\membersection{wxMemoryDC::SelectObject}
+\membersection{wxMemoryDC::SelectObject}\label{wxmemorydcselectobject}
 
 \func{}{SelectObject}{\param{const wxBitmap\& }{bitmap}}
 
