X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/2d918775fa4b1cb5172e4b9ceda27afe93b29e2a..8648883bfe1106c807f7ab3facddae36419ccead:/docs/latex/wx/glcanvas.tex

diff --git a/docs/latex/wx/glcanvas.tex b/docs/latex/wx/glcanvas.tex
index f0cbc168c6..ff8d0cc2e1 100644
--- a/docs/latex/wx/glcanvas.tex
+++ b/docs/latex/wx/glcanvas.tex
@@ -66,8 +66,8 @@ alpha channel, and accum buffer. Other implementations may support them.
 
 \membersection{wxGLCanvas::wxGLCanvas}\label{wxglcanvasconstr}
 
-\func{void}{wxGLCanvas}{\param{wxWindow* }{parent}, \param{wxWindowID}{ id = -1}, \param{const wxPoint\&}{ pos},
- \param{const wxSize\&}{ size}, \param{long}{ style=0}, \param{const wxString\& }{name="GLCanvas"},
+\func{void}{wxGLCanvas}{\param{wxWindow* }{parent}, \param{wxWindowID}{ id = -1}, \param{const wxPoint\&}{ pos = wxDefaultPosition},
+ \param{const wxSize\&}{ size = wxDefaultSize}, \param{long}{ style=0}, \param{const wxString\& }{name="GLCanvas"},
  \param{int*}{ attribList = 0}, \param{const wxPalette\&}{ palette = wxNullPalette}}
 
 \func{void}{wxGLCanvas}{\param{wxWindow* }{parent}, \param{wxGLCanvas* }{ sharedCanvas = NULL}, \param{wxWindowID}{ id = -1}, \param{const wxPoint\&}{ pos},
