X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/2cd78b2a875c3b7abd8a9f1025e164124fae0088..56601ff2db94ccc874107eb60c4564ceb47f6d02:/docs/latex/wx/timer.tex?ds=sidebyside

diff --git a/docs/latex/wx/timer.tex b/docs/latex/wx/timer.tex
index d52233931b..f5d7b52f5f 100644
--- a/docs/latex/wx/timer.tex
+++ b/docs/latex/wx/timer.tex
@@ -35,9 +35,13 @@ be stopped later with \helpref{Stop}{wxtimerstop}.
 
 <wx/timer.h>
 
+\wxheading{Library}
+
+\helpref{wxBase}{librarieslist}
+
 \wxheading{See also}
 
-\helpref{::wxStartTimer}{wxstarttimer}, \helpref{::wxGetElapsedTime}{wxgetelapsedtime}, \helpref{wxStopWatch}{wxstopwatch}
+\helpref{wxStopWatch}{wxstopwatch}
 
 \latexignore{\rtfignore{\wxheading{Members}}}
 
@@ -181,12 +185,17 @@ void MyFrame::OnTimer(wxTimerEvent& event)
 
 \wxheading{Derived from}
 
-\helpref{wxEvent}{wxevent}
+\helpref{wxEvent}{wxevent}\\
+\helpref{wxObject}{wxobject}
 
 \wxheading{Include files}
 
 <wx/timer.h>
 
+\wxheading{Library}
+
+\helpref{wxBase}{librarieslist}
+
 \wxheading{See also}
 
 \helpref{wxTimer}{wxtimer}
