X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/2b5f62a0b2db198609b45dec622a018dae37008e..1d39da4b229f228045c0aa6722665d42d5db61b8:/src/os2/os2jpeg.def?ds=sidebyside

diff --git a/src/os2/os2jpeg.def b/src/os2/os2jpeg.def
index 6a6f7aa7cc..b4f69492fb 100644
--- a/src/os2/os2jpeg.def
+++ b/src/os2/os2jpeg.def
@@ -219,7 +219,7 @@ EXPORTS
   ;From object file:  ..\jpeg\jdinput.c
     ;PUBDEFs (Symbols available from object file):
       reset_input_controller
-      start_input_pass2
+      start_input_pass
       jinit_input_controller
       finish_input_pass
       consume_markers
@@ -261,8 +261,8 @@ EXPORTS
   ;From object file:  ..\jpeg\jdcoefct.c
     ;PUBDEFs (Symbols available from object file):
       decompress_data
-      start_input_pass
       decompress_smooth_data
+      start_input_pass2
       decompress_onepass
       dummy_consume_data
       consume_data
