X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/2a138829cb011bc427b61d30eb85a6c3ff658455..d9f42a9e5a62fd9d8f06bc4685cb7db721e231bc:/docs/latex/wx/imaglist.tex

diff --git a/docs/latex/wx/imaglist.tex b/docs/latex/wx/imaglist.tex
index 96662824aa..62b41b6e13 100644
--- a/docs/latex/wx/imaglist.tex
+++ b/docs/latex/wx/imaglist.tex
@@ -97,7 +97,7 @@ Initializes the list. See \helpref{wxImageList::wxImageList}{wximagelistconstr}
 \membersection{wxImageList::Draw}\label{wximagelistdraw}
 
 \func{bool}{Draw}{\param{int}{ index}, \param{wxDC\&}{ dc}, \param{int }{x},\rtfsp
-\param{int }{x}, \param{int }{flags = wxIMAGELIST\_DRAW\_NORMAL},\rtfsp
+\param{int }{y}, \param{int }{flags = wxIMAGELIST\_DRAW\_NORMAL},\rtfsp
 \param{const bool }{solidBackground = false}}
 
 Draws a specified image onto a device context.
