X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/27f5b0c3dcdbfaa42634b79ca79589bcc8114e30..07d09af8cc3321f7ff4743b1a288aa17594a2cfe:/docs/latex/wx/gauge.tex

diff --git a/docs/latex/wx/gauge.tex b/docs/latex/wx/gauge.tex
index 4bb96aa747..b3c01d4745 100644
--- a/docs/latex/wx/gauge.tex
+++ b/docs/latex/wx/gauge.tex
@@ -7,7 +7,7 @@ There are no user commands for the gauge.
 
 \helpref{wxControl}{wxcontrol}\\
 \helpref{wxWindow}{wxwindow}\\
-\helpref{wxEvtHandler}{wxEvtHandler}\\
+\helpref{wxEvtHandler}{wxevthandler}\\
 \helpref{wxObject}{wxobject}
 
 \wxheading{Include files}
