X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/2259e007898a6ffa793e129845e1fa416b42e6d3..0c9a1c32795ae9b1affd71b97f3e309611eb1cc5:/docs/latex/wx/postscpt.tex

diff --git a/docs/latex/wx/postscpt.tex b/docs/latex/wx/postscpt.tex
index 425d22d4e7..68ef4d111f 100644
--- a/docs/latex/wx/postscpt.tex
+++ b/docs/latex/wx/postscpt.tex
@@ -36,4 +36,17 @@ This constructor and the global printer settings are now deprecated;
 use the wxPrintData constructor instead.
 
 
+\membersection{wxPostScriptDC::SetResolution}\label{wxpostscriptdcsetresolution}
+
+\func{static void}{SetResolution}{\param{int}{ ppi}}
+
+Set resolution (in pixels per inch) that will be used in PostScript
+output. Default is 720ppi.
+
+\membersection{wxPostScriptDC::GetResolution}\label{wxpostscriptdcgetresolution}
+
+\func{static int}{GetResolution}{\void}
+
+Return resolution used in PostScript output. See 
+\helpref{SetResolution}{wxpostscriptdcsetresolution}.
 
