X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/2207fd2168272bd80262595c1cbad530e4fa3b2d..134198f1b773199b5506c302bf9510831d0319f5:/docs/latex/wx/auidockart.tex?ds=sidebyside

diff --git a/docs/latex/wx/auidockart.tex b/docs/latex/wx/auidockart.tex
index 5db46cecba..4a4a995c23 100644
--- a/docs/latex/wx/auidockart.tex
+++ b/docs/latex/wx/auidockart.tex
@@ -28,6 +28,10 @@ No base class
 
 <wx/aui/dockart.h>
 
+\wxheading{Library}
+
+\helpref{wxAui}{librarieslist}
+
 \wxheading{See also}
 
 \helpref{wxAuiManager}{wxauimanager}, 
