X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/21977bac1ae09f726d1437b1b7092ae5b3f99119..515a31bf6503ba2e66be621019c8b92fa31d48a3:/docs/latex/wx/wnddisbl.tex

diff --git a/docs/latex/wx/wnddisbl.tex b/docs/latex/wx/wnddisbl.tex
index 75965bf910..5f9ff741cd 100644
--- a/docs/latex/wx/wnddisbl.tex
+++ b/docs/latex/wx/wnddisbl.tex
@@ -30,14 +30,14 @@ None
 
 \latexignore{\rtfignore{\wxheading{Members}}}
 
-\membersection{wxWindowDisabler::wxWindowDisabler}
+\membersection{wxWindowDisabler::wxWindowDisabler}\label{wxwindowdisablerctor}
 
 \func{}{wxWindowDisabler}{\param{wxWindow *}{winToSkip = NULL}}
 
 Disables all top level windows of the applications with the exception of 
 {\it winToSkip} if it is not {\tt NULL}.
 
-\membersection{wxWindowDisabler::\destruct{wxWindowDisabler}}
+\membersection{wxWindowDisabler::\destruct{wxWindowDisabler}}\label{wxwindowdisablerdtor}
 
 \func{}{\destruct{wxWindowDisabler}}{\void}
 
