X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/20b35a6916b9b54af4bbfe4227393c08cd9a2724..ac1f013c401dd0e907be2d32a027b7b61a5dbe3e:/docs/latex/wx/gbposition.tex?ds=sidebyside

diff --git a/docs/latex/wx/gbposition.tex b/docs/latex/wx/gbposition.tex
index e6ecf4794a..e05054d921 100644
--- a/docs/latex/wx/gbposition.tex
+++ b/docs/latex/wx/gbposition.tex
@@ -14,7 +14,6 @@ No base class
 
 \latexignore{\rtfignore{\wxheading{Members}}}
 
-
 \membersection{wxGBPosition::wxGBPosition}\label{wxgbpositionwxgbposition}
 
 \func{}{wxGBPosition}{\void}
@@ -24,7 +23,6 @@ No base class
 Construct a new wxGBPosition, optionally setting the row and column.
 The default is (0,0).
 
-
 \membersection{wxGBPosition::GetCol}\label{wxgbpositiongetcol}
 
 \constfunc{int}{GetCol}{\void}
@@ -55,7 +53,6 @@ Set a new row value.
 
 Is the wxGBPosition valid?  (An invalid wxGBPosition is (-1,-1). )
 
-
 \membersection{wxGBPosition::operator==}\label{wxgbpositionoperatorequal}
 
 \constfunc{bool operator}{operator==}{\param{const wxGBPosition\& }{p}}
