X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/200fed6cdf9560246565124e94846c3f2bddf2a4..b3daa5a32277ef8f31390f7a178ea14735b3f069:/docs/latex/wx/proprfva.tex

diff --git a/docs/latex/wx/proprfva.tex b/docs/latex/wx/proprfva.tex
index 9f88b8ac17..7713336e72 100644
--- a/docs/latex/wx/proprfva.tex
+++ b/docs/latex/wx/proprfva.tex
@@ -1,9 +1,13 @@
 \section{\class{wxRealFormValidator}}\label{wxrealformvalidator}
 
-\overview{Validator classes}{proplistvalidatorclasses}
-
 This class validates a range of real values for form views. The associated panel item must be a wxText.
 
+\wxheading{See also}
+
+\helpref{Validator classes}{proplistvalidatorclasses}
+
+\latexignore{\rtfignore{\wxheading{Members}}}
+
 \membersection{wxRealFormValidator::wxRealFormValidator}
 
 \func{void}{wxRealFormValidator}{\param{float }{min=0.0}, \param{float }{max=0.0},
@@ -11,4 +15,3 @@ This class validates a range of real values for form views. The associated panel
 
 Constructor. Assigning zero to minimum and maximum values indicates that there is no range to check.
 
-
