X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/200fed6cdf9560246565124e94846c3f2bddf2a4..29d18d6945b531aae7d3658a9d1f986184757e89:/docs/latex/wx/propifva.tex

diff --git a/docs/latex/wx/propifva.tex b/docs/latex/wx/propifva.tex
index b39468cacc..46af6ef034 100644
--- a/docs/latex/wx/propifva.tex
+++ b/docs/latex/wx/propifva.tex
@@ -1,10 +1,14 @@
 \section{\class{wxIntegerFormValidator}}\label{wxintegerformvalidator}
 
-\overview{Validator classes}{proplistvalidatorclasses}
-
-This class validates a range of integer values for a form view. The associated panel item must be a wxText
+This class validates a range of integer values for a form view. The associated control must be a wxTextCtrl
 or wxSlider.
 
+\wxheading{See also}
+
+\helpref{Validator classes}{proplistvalidatorclasses}
+
+\latexignore{\rtfignore{\wxheading{Members}}}
+
 \membersection{wxIntegerFormValidator::wxIntegerFormValidator}
 
 \func{void}{wxIntegerFormValidator}{\param{long }{min=0}, \param{long }{max=0},
@@ -12,4 +16,3 @@ or wxSlider.
 
 Constructor. Assigning zero to minimum and maximum values indicates that there is no range to check.
 
-
