X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/1ec46a5b35233f3c69c5b73e4b0b36f44c650633..40a890760544ad228412e64a7dd91ac3135653d9:/src/os2/wx23.def

diff --git a/src/os2/wx23.def b/src/os2/wx23.def
index b49be99998..80f73e8df4 100644
--- a/src/os2/wx23.def
+++ b/src/os2/wx23.def
@@ -3915,8 +3915,6 @@ EXPORTS
       OnPrevious__19wxPreviewControlBarFv
       ;wxPreviewControlBar::GetEventTable() const
       GetEventTable__19wxPreviewControlBarCFv
-      ;wxPrinterBase::ReportError(wxWindow*,wxPrintout*,char*)
-      ReportError__13wxPrinterBaseFP8wxWindowP10wxPrintoutPc
       ;wxPreviewFrame::wxPreviewFrame(wxPrintPreviewBase*,wxFrame*,const wxString&,const wxPoint&,const wxSize&,long,const wxString&)
       __ct__14wxPreviewFrameFP18wxPrintPreviewBaseP7wxFrameRC8wxStringRC7wxPointRC6wxSizelT3
       ;wxPrintPreviewBase::PaintPage(wxWindow*,wxDC&)
@@ -11165,6 +11163,8 @@ EXPORTS
       DoMessage__5wxAppFv
       ;wxExit()
       wxExit__Fv
+      ;wxApp::DoMessage(void**)
+      DoMessage__5wxAppFPPv
       ;wxApp::Dispatch()
       Dispatch__5wxAppFv
       ;wxEntry(int,char**)
