X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/1de8d512b7c844d67b2dab36addc89868e68c9b6..6d98f9631aa3fbebb420cf8322cf7a75fc8e1db1:/docs/latex/wx/fontlist.tex

diff --git a/docs/latex/wx/fontlist.tex b/docs/latex/wx/fontlist.tex
index 592a675779..48c7d127f9 100644
--- a/docs/latex/wx/fontlist.tex
+++ b/docs/latex/wx/fontlist.tex
@@ -9,13 +9,16 @@ deleted and their resources freed, eliminating the possibility of `memory leaks'
 
 \wxheading{Derived from}
 
-\helpref{wxList}{wxlist}\\
-\helpref{wxObject}{wxobject}
+\helpref{wxList}{wxlist}
 
 \wxheading{Include files}
 
 <wx/gdicmn.h>
 
+\wxheading{Library}
+
+\helpref{wxCore}{librarieslist}
+
 \wxheading{See also}
 
 \helpref{wxFont}{wxfont}
